
;*****************************************************
;*
;*	Error definitions
;*
;*****************************************************

;e_not_implemented equ	1   ; not implemented
;e_bad_entry	   equ	2   ; illegal func. # 
;e_no_memory	   equ	3   ; cant find memory
;e_ill_flag	   equ	4   ; illegal flag #
;e_flag_ovrrun	   equ	5   ; flag over run in
;e_flag_underrun   equ	6   ; flag underrun in
;e_no_qd	   equ	7   ; no unused qd's
;e_no_qbuf	   equ	8   ; no free qbuffer
;e_no_queue	   equ	9   ; cant find que in
;e_q_inuse	   equ	10  ; queue in use
;e_q_notactive	   equ	11  ; queue not on qrl
;e_no_pd	   equ	12  ; no free pd's
;e_q_protected	   equ	13  ; no que access
;e_q_empty	   equ	14  ; empty queue
;e_q_full	   equ	15  ; full queue
;e_ncliq	   equ	16  ; Cli queue missing
;e_no_cqbuf	   equ	17  ; no que buff space
;e_no_umd	   equ	18  ; no unused MD's
;e_ill_cns	   equ	19  ; illegal cns num.
;e_no_pdname	   equ	20  ; no PD match
;e_no_cnsmatch	   equ	21  ; no cns match
;e_nclip	   equ	22  ; no cli process
;e_illdisk	   equ	23  ; illegal disk #
;e_badfname	   equ	24  ; illegal filename
;e_badftype	   equ	25  ; illegal filetype
;e_nochar	   equ	26  ; char not ready
;e_ill_md	   equ	27  ; illegal mem descriptor
;e_bad_load	   equ	28  ; bad ret. from BDOS load
;e_bad_read	   equ	29  ; bad ret. from BDOS read
;e_bad_open	   equ  30  ; bad ret. from BDOS open
;e_nullcmd	   equ	31  ; null command
;e_not_owner	   equ	32  ; not owner of resource
;e_no_cseg	   equ	33  ; no CSEG in load file
