;	UDA offsets
;
ud_insys	equ	60H
controlw        equ     03ffh  ; post-init 8087 state
user_save       equ     0h     ; param for user vector save
user_restore    equ     01h    ; param for user vector restore
em_seg          equ     0      ; region in memory for 8087 emulator vectors
em_offs         equ     0200h  ; (these are saved in uda extension)
tot_emvecs      equ     034h   ; total = 14 vectors
