
;*****************************************************
;*
;*	Format of Load Table Used by Load Program
;*
;*****************************************************

ldtab_start	equ	word ptr 0
ldtab_min	equ	word ptr ldtab_start + word
ldtab_max	equ	word ptr ldtab_min + word
ldtab_pd	equ	word ptr ldtab_max + word
ldtab_attrib	equ	word ptr ldtab_pd + word
ldtab_fstrt	equ	word ptr ldtab_attrib + word
ldtab_flen	equ	word ptr ldtab_fstrt + word
ldtab_type	equ	byte ptr ldtab_flen + word
ldtab_id	equ	word ptr ldtab_type + byte
ldtablen	equ	ldtab_id + word
